            a

         g

      a

    c

  a

 g
g
u

 g

  g

    a

      g

         a

            u u

                  a

                               A
                                 U
                                   C
                                     C
                                     C A

                                          C
                                             C
                                             U
                                           C

                                        U
                                      G

                                     C

                                   C
                                 A
                              C
                          C
                       A

 ENERGY = 2.6   malat1_ hsa-miR-1260a