The given structure contains no pairs.

 G
G
  A
     G T
         G
          G
          G
             A

      10

              T
              G
               G A

                    T

                   G

                 A

                T

                G

              T

                   20
             C

            A

           G

ENERGY = 0.6  01/29/26 06:29:10